<!-- wp:columns {"className":"mb-0"} -->
<div class="wp-block-columns mb-0"><!-- wp:column {"verticalAlignment":"center","width":"75%"} -->
<div class="wp-block-column is-vertically-aligned-center" style="flex-basis:75%"><!-- wp:heading {"level":1,"textColor":"palette-color-8"} -->
<h1 class="has-palette-color-8-color has-text-color">Coronatests im Tabakquartier</h1>
<!-- /wp:heading -->

<!-- wp:paragraph {"className":"mb-3","fontSize":"medium"} -->
<p class="mb-3 has-medium-font-size">Herzlich willkommen im Testzentrum im Tabakquartier. Neben den kostenlosen Bügertests bieten wir Ihnen Antigen-Schnelltests für die schnelle Sicherheit an. PCR-Tests können wir leider nur nach positiver Schnelltestung in unserem Hause vornehmen.</p>
<!-- /wp:paragraph --></div>
<!-- /wp:column -->

<!-- wp:column {"verticalAlignment":"bottom","width":"30%"} -->
<div class="wp-block-column is-vertically-aligned-bottom" style="flex-basis:30%"><!-- wp:image {"id":105,"sizeSlug":"full","linkDestination":"none"} -->
<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://testcenter.vrsmedia.dev/app/uploads/2022/01/corona-schnelltest-buergertest-negativ.png" alt="" class="wp-image-105"/></figure>
<!-- /wp:image --></div>
<!-- /wp:column --></div>
<!-- /wp:columns -->

<!-- wp:paragraph -->
<p></p>
<!-- /wp:paragraph -->